LIBRARY DEFINITIONS FOR CLAv2
LIBRARY\
 2
74xx                
 3
7400.NET
Quad 2ip NAND
7402.NET
Quad 2ip NOR
7404.NET
Hex Invertor
User_lib            
 3
3IPAND.NET
3input AND gate
3IPNAND.NET
3input NAND gate
DFLIP.NET
D-Type Flip-Flip
